-- Bug #462: 诊疗目录编辑弹窗中"所需标本"下拉框数据加载失败
-- 根因: sys_dict_type 表中缺少 specimen_code 字典类型，sys_dict_data 表中缺少对应数据
-- 修复: 插入字典类型及7条标本数据

-- 插入字典类型
INSERT INTO sys_dict_type (dict_name, dict_type, status, create_by, create_time, remark)
VALUES ('标本类型', 'specimen_code', '0', 'admin', NOW(), '诊疗项目所需标本类型字典');

-- 插入标本数据
INSERT INTO sys_dict_data (dict_sort, dict_label, dict_value, dict_type, status, create_by, create_time, remark)
VALUES
  (1, '血液', '1', 'specimen_code', '0', 'admin', NOW(), '血液标本'),
  (2, '尿液', '2', 'specimen_code', '0', 'admin', NOW(), '尿液标本'),
  (3, '粪便', '3', 'specimen_code', '0', 'admin', NOW(), '粪便标本'),
  (4, '呼吸道', '4', 'specimen_code', '0', 'admin', NOW(), '呼吸道标本'),
  (5, '无菌体液', '5', 'specimen_code', '0', 'admin', NOW(), '无菌体液标本'),
  (6, '生殖道', '6', 'specimen_code', '0', 'admin', NOW(), '生殖道标本'),
  (7, '其他', '7', 'specimen_code', '0', 'admin', NOW(), '其他标本');
