-- Bug #462: 诊疗目录编辑弹窗中"所需标本"下拉框数据加载失败
-- 根因: hisprd schema 中 sys_dict_type 存在 specimen_code 类型，但 sys_dict_data 中缺少对应的7条数据记录
-- 修复: 在 hisprd schema 中插入7条标本数据
-- 验证: hisdev/histest1 已有数据，仅 hisprd 缺失
-- 注意: hisprd 的 sys_dict_data 表无 py_str 字段（旧表结构）

INSERT INTO hisprd.sys_dict_data (dict_sort, dict_label, dict_value, dict_type, status, create_by, create_time, remark)
VALUES
  (1, '血液', '1', 'specimen_code', '0', 'admin', NOW(), '血液标本'),
  (2, '尿液', '2', 'specimen_code', '0', 'admin', NOW(), '尿液标本'),
  (3, '粪便', '3', 'specimen_code', '0', 'admin', NOW(), '粪便标本'),
  (4, '呼吸道', '4', 'specimen_code', '0', 'admin', NOW(), '呼吸道标本'),
  (5, '无菌体液', '5', 'specimen_code', '0', 'admin', NOW(), '无菌体液标本'),
  (6, '生殖道', '6', 'specimen_code', '0', 'admin', NOW(), '生殖道标本'),
  (7, '其他', '99', 'specimen_code', '0', 'admin', NOW(), '其他标本');
