-- Bug #434 修复：为 op_schedule 表添加 incision_level 字段
-- 手术安排表需要存储切口类型，以便在编辑弹窗中正确回显和保存
ALTER TABLE op_schedule ADD COLUMN IF NOT EXISTS incision_level INT2;

COMMENT ON COLUMN op_schedule.incision_level IS '手术切口等级 1-I级切口 2-II级切口 3-III级切口 4-IV级切口';
