-- 更新 cli_surgery 表的 tenant_id 字段
-- 创建时间: 2025-01-04
-- 说明: 为已存在的手术记录设置默认租户ID

-- 将所有 tenant_id 为 NULL 的记录设置为默认租户ID（1）
UPDATE cli_surgery 
SET tenant_id = 1 
WHERE tenant_id IS NULL;

-- 添加非空约束（可选，根据业务需求决定是否执行）
-- ALTER TABLE cli_surgery ALTER COLUMN tenant_id SET NOT NULL;
-- ALTER TABLE cli_surgery ALTER COLUMN tenant_id SET DEFAULT 1;
