-- 为 sys_notice 表添加优先级字段
-- 执行前请先备份数据库

ALTER TABLE sys_notice ADD COLUMN priority VARCHAR(10) DEFAULT '2';

-- 添加注释
COMMENT ON COLUMN sys_notice.priority IS '优先级（1高 2中 3低）';

-- 为现有数据设置默认优先级
UPDATE sys_notice SET priority = '2' WHERE priority IS NULL;
